 -1.685462667E-02 -4.051713937E-03 -7.199333743E-04 -1.315272085E-03  rotation in radian
  5.654400E+00  dx in pixels
 -1.532780E+01  dy in pixels
      1.004331  scalx
      1.011416  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
