 -2.307734000E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.145700E+00  dx in pixels
 -1.355560E+01  dy in pixels
      1.004309  scalx
      1.010481  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
