 -2.807786500E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.892054E+01  dx in pixels
 -1.000748E+01  dy in pixels
      1.017048  scalx
      1.025774  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
