 -1.830525573E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.649800E+00  dx in pixels
 -1.768110E+01  dy in pixels
      1.004657  scalx
      1.010697  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
