 -2.346481873E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.891109E+01  dx in pixels
 -1.400680E+01  dy in pixels
      1.017053  scalx
      1.025970  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
