 -1.817044095E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.182300E+00  dx in pixels
 -1.688650E+01  dy in pixels
      1.005215  scalx
      1.010298  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
