 -1.853758464E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.408200E+00  dx in pixels
 -1.670470E+01  dy in pixels
      1.003740  scalx
      1.012376  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
