 -2.337894664E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.663440E+01  dx in pixels
 -1.432609E+01  dy in pixels
      1.015715  scalx
      1.027486  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
