 -1.805044709E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.815300E+00  dx in pixels
 -1.976380E+01  dy in pixels
      1.006948  scalx
      1.010845  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
