 -1.860823035E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.273000E-01  dx in pixels
 -9.414300E+00  dy in pixels
      1.007038  scalx
      1.009562  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
