 -2.342448235E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.828794E+01  dx in pixels
 -1.663692E+01  dy in pixels
      1.019528  scalx
      1.024709  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
