 -1.803110514E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.720000E-02  dx in pixels
 -6.320700E+00  dy in pixels
      1.008481  scalx
      1.008847  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
