 -2.286609314E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.557096E+01  dx in pixels
 -1.530086E+01  dy in pixels
      1.021357  scalx
      1.023723  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
