 -1.874123703E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.130500E+00  dx in pixels
 -4.448800E+00  dy in pixels
      1.007859  scalx
      1.007416  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
