 -2.331202603E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.648731E+01  dx in pixels
 -1.764953E+01  dy in pixels
      1.020612  scalx
      1.021943  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
