 -1.886477904E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.971700E+00  dx in pixels
 -5.823000E+00  dy in pixels
      1.011886  scalx
      0.997435  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
