  1.360833113E-02 -1.011878665E-02 -5.455300766E-03 -7.983677643E-03  rotation in radian
 -8.106037E-03  dx in pixels
  2.479074E-03  dy in pixels
      0.993917  scale x
      0.994766  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
