  1.672863142E-02 -1.295420579E-02 -7.258251686E-03 -1.069647832E-02  rotation in radian
  1.899127E-02  dx in pixels
 -2.622057E-03  dy in pixels
      0.993844  scale x
      0.994734  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
