  1.274711012E-02 -8.650597025E-03 -4.630010059E-03 -6.802185003E-03  rotation in radian
 -3.885962E-03  dx in pixels
 -5.201450E-03  dy in pixels
      0.993901  scale x
      0.994809  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
