 -1.014218988E-02 -8.650597025E-03 -4.630010059E-03 -6.802185003E-03  rotation in radian
  1.723000E+00  dx in pixels
 -9.317900E+00  dy in pixels
      1.005182  scalx
      1.011249  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
