 -1.532309988E-02 -8.650597025E-03 -4.630010059E-03 -6.802185003E-03  rotation in radian
  3.175868E+01  dx in pixels
 -1.960746E+01  dy in pixels
      1.017108  scalx
      1.026583  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
