 -1.681589157E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.983800E+00  dx in pixels
 -9.634700E+00  dy in pixels
      1.003774  scalx
      1.012662  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
