 -2.187858657E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.666838E+01  dx in pixels
 -1.630708E+01  dy in pixels
      1.014736  scalx
      1.027779  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
