 -2.149511924E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.101300E+00  dx in pixels
  5.544600E+00  dy in pixels
      1.007412  scalx
      1.006304  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
