 -2.155129607E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.461616E+01  dx in pixels
 -1.867735E+01  dy in pixels
      1.021089  scalx
      1.023046  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
