 -2.048937318E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.140700E+00  dx in pixels
  9.177500E+00  dy in pixels
      1.003975  scalx
      1.009630  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
