 -2.120719538E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.110900E+00  dx in pixels
  7.261700E+00  dy in pixels
      1.002654  scalx
      1.013411  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
