 -2.088967927E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.366800E+00  dx in pixels
  6.986400E+00  dy in pixels
      1.003419  scalx
      1.011707  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
