 -6.340166488E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.806100E+00  dx in pixels
  2.997400E+00  dy in pixels
      1.003666  scalx
      1.009515  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
