 -6.020705745E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.924700E+00  dx in pixels
  2.454300E+00  dy in pixels
      1.003802  scalx
      1.009031  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
