 -4.400411668E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.909558E+00  dx in pixels
 -3.536485E+00  dy in pixels
      1.020479  scalx
      1.024565  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
