 -4.593378137E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.124700E+00  dx in pixels
  7.460100E+00  dy in pixels
      1.004786  scalx
      1.008183  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
