 -4.754198170E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.755100E+00  dx in pixels
  3.984900E+00  dy in pixels
      1.004066  scalx
      1.008752  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
